ν

Δσ_{pt:n} (GeV/c)

62.4 GeV

19.6 GeV

200 GeV

130 GeV

12.3, 17.3 GeV 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

2 4 6