η_Δ

Δρ / Ρρ_{ref} (GeV/c)^2 ϕ_Δ

130 GeV, 0-15%

-2 -1 0 1 2

0 2 4 -0.005

-0.0025 0 0.0025

0.005

0.0075

0.01

0.0125

0.015

0.0175

0.02