q/n_2v Data/Fit

)^2

(GeV/c q)/n_0-m_T(m

0

0.02

0.04

0.06

0.08 Polynomial Fit (b)

-π+^+π 0 SK -+K +K p p+ Λ+Λ Ξ+Ξ

0 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 0%-80% (d)