Part N 0 100 200 300

Assoc. yield per trigger

1.5) × (assoc) < 4 ( T 3 < p (assoc) < 6 T 4 < p (assoc) > 6 GeV/c Tp

| < 0.63 ϕΔ Near side, |

0.1

0.01

Part N 0 100 200 300

| < 0.63 π -ϕΔ Away side, |