-3 10^{-2}10^{-1}10 1

-2 mb (GeV/c) 3 /dp σ^3 Ed 6.5 /GeV) s(

-1 10 310 710

11 10

15 10

19 10

23 10 25 10 π

UA2 540 GeV STAR 200 GeV PHENIX 200 GeV ISR 63 GeV ISR 53 GeV ISR 45 GeV FNAL 38.76 GeV FNAL 31.56 GeV Tx -3 10^{-2}10^{-1}10 1

p

FNAL 27.4 GeV

FNAL 19.4 GeV

-3 10^{-2}10^{-1}10 1

p

FNAL 23.7 GeV

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 0.1 0.2 0.3 (d+Au)

-π + ^+π (d+Au) p p + (p+p)

-π + ^+π (p+p) p p +

Invariant Yields

)^2

(GeV/c Tm