0 2 4 6 8 10 -9 10

-7 10

-5 10

-3 10

-1 10

10

310

510 610 +π_4 d+Au: M.B.X10 3 d+Au: 0-20% X10

0 2 4 6 8 10

-π Levy Fit

0 2 4 6 8 10

2 d+Au:20-40% X10_1

d+Au:40-100% X10 p

0 2 4 6 8 10 p+p : NSD p

(GeV/c) T Transverse Momentum p

-2 ) (GeV/c) T )dydp Tpπ N) / (2 2(d