0 0.25 0.5 0.75 1

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

0 - 5% 40 - 50% ε_γ

0 0.25 0.5 0.75

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 η f_p