)^2 Mass (MeV/c

870

880

890

pp Minbias MC (pp) 0-10% central AuAu MC (0-10% central AuAu)

(GeV/c) Tp 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

)^2 Width (MeV/c

20 40 60 80 100 120 pp Minbias MC (pp) 0-10% central AuAu MC (0-10% central AuAu)