1

1.1

1.2

1.3

1

1.1

1.2

1.3 < 30 MeV/c l,q_s; q_oq Raw C Standard CC C Standard fit Bowler-Sinyukov fit

0 0.05 0.1 1

1.1

1.2 < 30 MeV/c l,q_o; q_sq

0 0.05 0.1 0.15 1

1.1

1.2 < 30 MeV/c s,q_o; q_lq

q (GeV/c) q (GeV/c)

C C

C