initial ε 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

finalε

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

2 s,0 /R 2 s,2 2R 2 BW fits to asHBT/spectra/v