2v

(GeV/c) tp 0 1 2 3 4 5 6 0

0.05

0.1

0.15

0.2 0 SK (Kink) -+K +K (dE/dx) -+K +K

Hydro Model

0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05