0 0.05 0.1 0.15

0 0.5 1

(a) pion^Α

b (fm) 9.6 7.0 2.4

0 0.05 0.1 0.15

0 0.5 1

(b) anti-proton

0 0.05 0.1 0.15

0 0.5 1

(c) pion^Α

0 0.05 0.1 0.15

0 0.5 1

(d) anti-proton

Transverse momentum p_t (GeV/c) v_2

Hydro Model α = 0.02 fm^{-1}

Hydro Model α = 0.0