-1

-0.5

0

0.5

200 GeV 130 GeV

{2} 2/v {4} 2v

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

% Most Central

2g