C(Q)

0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (a) Q_{Iv} (b) Q_{Out}

Q(GeV/c)

0.00.1

C(Q)

0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (c) Q_{Side}

Q(GeV/c)

0.00.1

(d) Q_{Long}