0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 1 2 3 4 5 6

p_T (GeV/c)

R(0.5Λ|η|Λ1/|η|Λ0.5)

Data PYTHIA p+p 130 GeV HIJING no shadowing / no quenching HIJING with shadowing / no quenching HIJING with shadowing / dE/dz=2.0 GeV/fm

Au+Au 130 GeV 0-5%