(GeV/c) Tp 0 0.5 1 1.5 2 2.5

) (HIJING) ηd_T

/dp- _hN^2 dy) / (d T N/dp 2(d ) (Data) ηd_T

/dp- _hN^2 dy) / (d T N/dp 2 (d

0 1 2 3 4 )^- / h p PHENIX / HIJING ( )^-

) / h Λ+Λ STAR / HIJING ( ( )^- / h 0 S STAR / HIJING ( K

-_hN

0 50 100 150 200 250 300 inverse slope (MeV) Tm

100 200 300 400 500 600 p STAR )Λ+Λ STAR (_0 S STAR K