0 1 2 3 4 5 6 0.4 − 0.2 − 0 0.2 0.4 input θλ - measured θλ

Helicity Frame (a)

0 1 2 3 4 5 6 0.4 − 0.2 − 0 0.2 0.4 input ϕλ - measured ϕλ

(b) 0 1 2 3 4 5 6 0.4 − 0.2 − 0 0.2 0.4 input

invλ -

measured

invλ

(c)

0 1 2 3 4 5 6 0.4 − 0.2 − 0 0.2

Collins-Soper Frame

(d)

0 1 2 3 4 5 6 0.4 − 0.2 − 0 0.2 (e)

Large stat., corr. eff. Limited stat., corr. eff. Limited stat., last iteration 0 1 2 3 4 5 6 0.4 − 0.2 − 0 0.2 (f)

(GeV/c) Tp