0 5 10 15

)^3c^{-2} (mb GeV 3p / d σ^3 dE

9−10

8−10

7−10

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10 1 10 = 200 GeV s p+p

:^0π

PYTHIA^{1)}

PHENIX :^+π PYTHIA^{2)}STAR :^-π PYTHIA^{2)}STAR

[1] PRL91 (2003) 241803 [2] PRL108 (2012) 072302

)c (GeV/ Tp 0 5 10 15

data/PYTHIA

1 2