0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 [GeV]

miss Tp 0

20

40

Events / 25 MeV

Data (opposite-sign) Data (same-sign) Non-excl. background (fit) Non-excl. background (extr.)

= 200 GeV s 'p+pp'+p→ p+p STAR

:p,p :p' | < 0.7 η| > 0.4 GeV Tp ) < 1.1 GeV - T, p^+_T min(p

2 < 0.25 GeV 2 y + p 2 + 0.3 GeV) x(p | < 0.4 GeV y 0.2 GeV < |p > -0.2 GeV xp