0

2

4

) [nb]

+π(^{CS}θ

/dcos σd

= 200 GeV sp'+^-π^+π+p'

→p+p

STAR

) > 1.5 GeV

-π^+π m(

1- 0.5

- 0 0.5 1 )^+π(^{CS}θ cos 0.5 1 1.5

MC(norm.)/Data