0 5 10 15

) [nb]

-π^+π

/dy( σd

= 200 GeV sp'+^-π^+π+p'

→p+p

STAR

) < 1.5 GeV

-π^+π

1 GeV < m(

0.5 - 0 0.5 )^-π^+πy( 0.5 1 1.5

MC(norm.)/Data