1 1.5 2 ) [GeV] - K^+K m( 0

1

2

3

) [nb/GeV] - K^+K

/dm( σd

Data Syst. uncertainty DiMe

0.45(Abs.) × GenEx 0.25 × Pythia 8 MBR

= 200 GeV sp'+^-K^+K+p' → p+p STAR

:^-K, ^+K :p'

| < 0.7 η| > 0.3 GeV Tp ) < 0.7 GeV - T, p^+_T min(p

2 < 0.25 GeV 2 y + p 2 + 0.3 GeV) x(p | < 0.4 GeV y 0.2 GeV < |p > -0.2 GeV xp

° < 90 φΔ