1.8 m 1.8 m E1 E2 W1 W2

0 -15.8 m 15.8 m D0 DX DX D0 STAR

E1U E2U

E1D E2D

W2U W1U

W2D W1D IP

Top view

Side view

Trigger detector

* * * * *

Scattered proton

z

z y x

y-detector (silicon) x-detector (silicon)