210^310^410 Center-of-mass energy (GeV) 0

1

2

〉ϕdη/d_{ch}dN〈 Transverse

|<1 η |c

STAR Full Jet 20-25 GeV/ |<0.8 η |c

CDF Track 5-6 GeV/ |<1 η |c

CDF Charged Jet 19-20 GeV/ |<0.8 η |c

ALICE Track 5-6 GeV/ |<2 η |c

CMS Charged Jet 17-22 GeV/ |<2.5 η |c

ATLAS Track 5-5.5 GeV/ |<2.5 η |c

ATLAS Full Jet 20-30 GeV/