ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

mixρ/ρΔ

0.05

0.1

0.15 Data

ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

mixρ/ρΔ

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

Model Fit

ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

mixρ/ρΔ

0 0.05 0.1 0.15 Residual

ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

resid. σn

0 1 2 3 Residual σn