ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

mixρ/ρΔ

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0-20% Centrality

ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

mixρ/ρΔ

-0.02 0 0.02

ηΔ

-1.5-1

-0.50

0.5 1 1.5

ϕΔ

-1 0 1 2 3 4

resid. σn

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3