(GeV/c) Tp 0 1 2

1v

0.05 −

0

0.05

STAR UrQMD AMPT Default AMPT SM 1.5 mb AMPT SM 10 mb

η 1− 0 1

1v

0.02 −

0

0.02

Au+Au 14.5 GeV 10-40%