〉 part N〈 0 100 200 300

+π/^+K

0.1

0.15

0.2

0.25 Au+Au 14.5 GeV

〉_{part} N〈 0 100 200 300

+πp/

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 〉 part N〈 0 100 200 300

−π/^−K

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

STAR UrQMD AMPT SM 1.5 mb AMPT SM 10 mb

〉_{part} N〈 0 100 200 300

−π/p

0

0.01

0.02

0.03