0.5 − 0 0.5 yΔ

0 200

(deg) φΔ

0.02 − 0 0.02

)φΔy,Δ(_2R

STAR Au+Au 200 GeV

0.5 − 0 0.5 yΔ

0 200

(deg) φΔ

0 0.05

)φΔy,Δ(_2R