Efficiency

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

MTD trigger efficiency

STAR

[GeV/c] μT,p

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Efficiency

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

cut πσn z cut Δ y & Δ cut (after other PID cuts) tofTΔ Total muon PID efficiency