0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

[GeV/c] Tp 0.94

0.96

0.98 1 1.02

pc/E nHitsDedx Identification (a)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 [GeV/c] Tp 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

(b) Tracking Trigger

Acceptance × Electron Efficiency