4 6 8 10 12 14 16 18 20

[GeV/c]

T pψJ/ 0

5

10

15

20

25

30

Relative uncertainties (%)

Statistical Total systematic Signal extraction TPC tracking eσn Trigger & p/E internal conversion ψJ/ channel

-e^+e→ψ p+p 500 GeV, J/ frame