(GeV/c) Tp -2 10^{-1}10 1 10

AA R

1

10

210

STAR

Au+Au 60-80% Au+Au 40-60% Au+Au 20-40% U+U 60-80% U+U 40-60% p+p baseline uncertainty uncertainty

coll

60-80% N uncertainty

coll

40-60% N uncertainty

coll

20-40% N