5

10

15 310 × : 0.6 - 0.8 GeV/c T (a) 200 GeV 0-10%, p

5

10

15 310 × : 0.8 - 1.0 GeV/c T (b) 200 GeV 0-10%, p

0 1 2 3

5

10

310 × : 0.6 - 0.8 GeV/c T (c) 39 GeV 0-10%, p

0 1 2 3 5 10 15 20 310 × : 0.8 - 1.0 GeV/c T (d) 39 GeV 0-10%, p

d scaled d d background

Counts

DCA(cm)