0.5 1 1.5

)^2

(GeV/c 0 - m Tm

1

2

3

4

3−10 ×

)^3/c^2 (GeV 2B

(d) 0-10% 2B (d) 10-20% 2B (d) 20-40% 2B (d) 40-60% 2B

0.5 1 1.5

)^2

(GeV/c 0 - m Tm

)^3/c^2

(GeV 2B

) 0-10% d(_2B ) 10-20% d(_2B ) 20-40% d(_2B ) 40-60% d(_2B

Au+Au 39 GeV