4 5 6 78 10 20 30 40 100 200 300

(GeV) NNs

3−10

)^3/c^2 (GeV 2B

E864(d) Au+Pb E866(d) Au+Au E877(d) Au+Au NA49(d) Pb+Pb PHENIX(d) Au+Au ) Au+Au d STAR(

) Au+Au d PHENIX(

/ A = 0.65 GeV/c Tp STAR 0-10%(d) Au+Au ) Au+Au d STAR 0-10%(

Average of p+p and p+A

Central Collision