Fraction

0

0.05

0.1

0.15

secondary scatter π anni.

n/p decay 0 s K

= 200 GeV, 0-10% NNs Au+Au

(a)

HFT Matching Efficiency

0.2

0.4

0.6

0.8 inclusive primary secondary (b)

(GeV/c) Tp 0 1 2 3 4 5

Ratio (inclusive/primary)

0.6

0.8

1

1.2

1.4 Ratio (inclusive/primary) (c)