Decay-Length (cm)

0 0.05 0.1

Counts

210

310 (a)

DCA Pion (cm)

0 0.05

Counts

210

310 (d)

Daughters-DCA (cm)

0 0.005 0.01

210

310 (b)

DCA Kaon (cm)

0 0.05

210

310 (e)

D0 DcaToVtx(cm)

0 0.005

210

310

410 (c)

< 3.0 GeV/c T 2.0 < p Real Data Data-Driven Simulation (With Data Input)

= 200 GeV, 0-10% NNs Au+Au