(GeV/c) Tp 0 1 2 3 4

HFT Matching Efficiency

0.2

0.4

0.6

0.8

Data GEANT Simulation GEANT Truth Match

= 200 GeV, 0-10% NNs Au+Au

(a)

(GeV/c) Tp 0 1 2 3 4

Data/GEANT

0.9 1 1.1

(b)

(cm) XY DCA 0.1 − 0.05− 0 0.05 0.1

Normalized Yield (a.u.)

3−10

2−10

1−10

1 = 200 GeV, 0-10% NNs Au+Au < 1.2 GeV/c T 1.0 < p

(c)

(cm) XY DCA 0.1 − 0.05− 0 0.05 0.1

Data/GEANT

0.5 1 1.5

(d)