μ_{e,}η

1− 0 1 1−

0.5 −

0

0.5 - W

+W

X + ^± e →X + ^± W →p + p_{510 GeV}

=s 50 GeV

<^e_T < E 25 LA

Rel lumi syst

3.3% beam pol scale uncertainty not shown

PHENIX PRD 98 (2018) 032007

STAR PRL 113 (2014) 072301

STAR 2013