0 2 4 6 0 0.5 1 1.5 2

)_{AA} Factor (R

40-80% (a)

0 2 4 6 8

10-40% (b)

(GeV/c) Tp 0 2 4 6 8 0

0.5

1

1.5

2

Nuclear Modification

+ X @ 200 GeV Central 0-10% 0 D → STAR Au+Au (c) data TAMU SUBATECH Torino Duke w shad. Duke w/o shad. LANL