2 4 6 [GeV/c] T p

0.1 − 0.05 − 0 0.05 0.1

LL D

ΛΛ < 1.2 η 0 <

, scen. 1 Λ+Λ DSV , SU6ΛXLS , scen. 2 Λ+Λ DSV , SU6ΛXLS , scen. 3 Λ+Λ DSV

= 0.732 α Updated with