10^210

[GeV] NNs

0

1

2

3

[%] HP

STAR Au+Au 20%-50%

Nature548.62 (2017) ΛΛ PRC76.024915 (2007) ΛΛ this analysis ΛΛ

Λ UrQMD+vHLLE, primary primary+feed-down Λ AMPT,

primary primary+feed-down

0.014 ± =0.732 Λα=- Λα