Centrality [%]

0 20 40 60 80

η/d_1dv

0.006 −

0.004 −

0.002 −

Cu+Au

Au+Au (c)

Centrality [%]

0 20 40 60 80

)η(_1 Intercept of v

0.5 −

0

0.5

(d)