0.5 1 1.5 2

UTA

0.02 −

0

0.02

0.04

= 4 GeV/c

〉_Tp〈

particle ID trigger bias

>0η <0η

0.5 1 1.5 2

bin boundaries invM

= 5 GeV/c

〉_Tp〈

)^2

(GeV/c invM

0.5 1 1.5 2

= 6 GeV/c

〉_Tp〈

)^2

(GeV/c invM

0.5 1 1.5 2

UTA

0.02 −

0

0.02

0.04

= 8 GeV/c

〉_Tp〈

)^2

(GeV/c invM

0.5 1 1.5 2

0.02 −

0

0.02

0.04

= 13 GeV/c

〉_Tp〈

STAR + X -π^+π→ +p ↑p = 500 GeV s 4.5% scale uncertainty from beam polarization