[GeV/c] T Detector-jet p

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Counts per Bin

1 10 210 310 410 510

JP0 Trigger Data Embedded Monte Carlo

= 500 GeV s jet + X at → p + p < 1 jetη

-1 < with R = 0.5 T Anti-k

[GeV/c] T Detector-jet p

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Data/M.C.

0.5 1 1.5