DCA (cm)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Normalized counts

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22 : 0.2-0.5 (GeV/c) Tp Embedding Data