(MeV) Bμ 100 200 300 400

(MeV) chT

120 130 140 150 160 170 180

00-05% 30-40% 60-80%

Cleymans et al. Andronic et al.

Au+Au

200 GeV

39 GeV

7.7 GeV

11.5 GeV

STAR Preliminary

Grand Canonical Ensemble

7.7 11.5

19.6 27 39 62.4

200 GeV

Au+Au Collisions

Strangeness Canonical Ensemble (Yield Fit)