(GeV/c) Tp 0 1 2 3 4 5 6 7

2 Anisotropy Parameter, v

0

0.1

0.2

0 STAR D SUBATECH TAMU c-quark diff. TAMU no c-quark diff. =7_sTD π Duke - 2 LBT PHSD 3D viscous hydro

= 200 GeV NNs STAR Au+Au 0-80%