(GeV/c) Tp 0 1 2 3 4 5 6

2 Anisotropy Parameter, v

0

0.1

0.2

0.3^0D -Ξ Λ SK = 200 GeV NNs STAR Au+Au 10-40%

a)

)^2

(GeV/c q ) / n 0 - m T(m 0 0.5 1 1.5 2 2.5

q / n 2 Anisotropy Parameter, v

0

0.05

0.1 0D_- Ξ Λ SK = 200 GeV NNs STAR Au+Au 10-40%

b)